-- Zähler bekommen eine Lieferadresse, an der sie installiert sind.
-- Optional, damit Bestandszähler (vor diesem Feature) nicht brechen –
-- die werden manuell nachgepflegt. ON DELETE SET NULL, damit ein
-- gelöschter Adresseintrag den Zähler nicht killt.
--
-- IF NOT EXISTS macht den Re-Deploy auf Prod sicher, falls jemand schon
-- `prisma db push` gefahren hat.

ALTER TABLE `Meter`
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS `addressId` INT NULL;

-- Index nur anlegen, wenn er noch nicht da ist
SET @idx_exists := (
  SELECT COUNT(*) FROM information_schema.STATISTICS
  WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE()
    AND TABLE_NAME = 'Meter'
    AND INDEX_NAME = 'Meter_addressId_fkey'
);
SET @sql := IF(
  @idx_exists = 0,
  'CREATE INDEX `Meter_addressId_fkey` ON `Meter`(`addressId`)',
  'SELECT "Index existiert bereits"'
);
PREPARE stmt FROM @sql;
EXECUTE stmt;
DEALLOCATE PREPARE stmt;

-- Foreign Key nur anlegen, wenn er noch nicht da ist
SET @fk_exists := (
  SELECT COUNT(*) FROM information_schema.TABLE_CONSTRAINTS
  WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE()
    AND TABLE_NAME = 'Meter'
    AND CONSTRAINT_NAME = 'Meter_addressId_fkey'
    AND CONSTRAINT_TYPE = 'FOREIGN KEY'
);
SET @sql := IF(
  @fk_exists = 0,
  'ALTER TABLE `Meter` ADD CONSTRAINT `Meter_addressId_fkey` FOREIGN KEY (`addressId`) REFERENCES `Address`(`id`) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE',
  'SELECT "FK existiert bereits"'
);
PREPARE stmt FROM @sql;
EXECUTE stmt;
DEALLOCATE PREPARE stmt;
